Чарлс Буковски
Пътя до гроба

Превод от английски: Иван Киров, 1993

chitanka.info

Жената на Толстой била

усойница

и в една леденостудена

нощ

тя отново го заяла

и той излязъл от къщата

за да избяга от

нея

и хванал пневмонията която

го убила.

после написала

книга

за това

какво

копеле

бил

той.

Заслуги

Имате удоволствието да четете тази книга благодарение на Моята библиотека и нейните всеотдайни помощници.

Лого на Моята библиотека
http://chitanka.info

Вие също можете да помогнете за обогатяването на Моята библиотека. Посетете работното ателие, за да научите повече.